\chapter{Metodi}
\label{cap:methods}

 \section{Stabilizzazione meccanica}
 \label{sec:stabilization}
 
 \section{Calibrazione parametri trappole}
 \label{sec:calibration}
 
 \section{Retroazione AOM e \textit{force-clamp}}
 \label{sec:force-clamp}
 
 \section{Saggio a tre sfere}
 \label{sec:three-beads}
 
 \section{Fluorescenza di singola molecole}
 \label{sec:single_molecule_fluorescence}
 
 \section{TIRF e illuminazione a modi di galleria}
 \label{sec:gallery_mode}