\chapter{Elettronica di controllo}
\label{app:electronics}

Il sistema elettronico che consente di applicare il ciclo di retroazione
tra la posizione rilevate della microsfera nelle trappole e la posizione di
queste ultime nel campione è reso particolarmente comple