0 5000 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

S_{ETE}

Ritardo

(fs)

Tetracloruro di carbonio (CCl_4)

-50 0 50 100 150 200

0.0

0.5

1.0

Tetracloruro di carbonio (CCl_4) Risposta strumentale (CaF_2)

500 1000 1500 2000 2500

0.0