0 5000 0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

S_{ETE}

Ritardo

(fs)

Benzene (C_6H_6)

0 100 200 300 400 500 0.0

0.5

1.0

Benzene C_6H_6 Risposta strumentale (CaF_2)

1000 2000 3000 4000

0.00

0.05

0.10