700 720 740 760 780 800 820 840 860

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Intensit� (a.u.)

Frequenza

(cm^{-1})

OHD-Kerr FFT 760 cm^{-1} 790 cm^{-1} Fit cumulativo NIST Reference D